<template>
<div class="bottom-info">
      系统名称：基建现场物联感知数据监测分析系统 
    <div>
      版本：v1.0
    </div>
</div>
</template>

<style lang="scss">
.bottom-info{
    width: 100%;
    height: 10%;
    text-align: left;
    font-size: 25px;
    font-weight: bold;
    color: #1E67E7;
}
</style>