--任务：南网施工装备一体化数据推送开发

CREATE TABLE `warehouse_push_equipment` (
        `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '装备id',
        `ma_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '仓储装备id',
        `item_name` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '物品种类',
        `device_type` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备类型',
        `specification_type` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '规格型号',
        `ma_code` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编码',
        `storage_status` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '仓储状态 1：在库，2：在用',
        `rental_status` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '租赁状态 1：信息未完善，2：信息已完善，3：待上架，4：待租，5：租赁中',
        `status` int(10) unsigned DEFAULT '0' COMMENT '是否启用 0：不启用，1：启用',
        PRIMARY KEY (`id`),
        KEY `id_index` (`id`) USING BTREE COMMENT '主键'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='仓储推送装备维护表';


